Emerson Sheik: 2012 na história!

Emerson Sheik: o herói improvável que entrou para a história do Corinthians

Poucos jogadores conseguiram gravar seus nomes na história do Corinthians com tanta intensidade quanto Emerson Sheik. Contratado em 2011, o atacante chegou ao clube cercado de expectativas, mas foi muito além. Ele virou lenda.

Com a camisa do Timão, Sheik disputou 217 partidas, marcou 28 gols e deu 18 assistências. Mas o que realmente o tornou imortal na memória da torcida foram os momentos decisivos em que apareceu com frieza e raça.

Seu ano mágico foi 2012. Sheik teve papel essencial na campanha da Libertadores, marcando dois gols na grande final contra o Boca Juniors, no Pacaembu. Foi o protagonista da conquista mais sonhada da Fiel, e por isso, virou símbolo de uma geração.

No mesmo ano, foi campeão do Mundial de Clubes da FIFA, vencendo o Chelsea em Yokohama. Em seguida, ajudou o Timão a conquistar a Recopa Sul-Americana (2013) e o Paulista de 2013.

Além dos títulos, Sheik ficou marcado pelo seu espírito provocador, sua entrega absurda dentro de campo e a conexão com a torcida. Não foi apenas um atacante. Foi um guerreiro, que soube viver o Corinthians intensamente.

Sheik não é só jogador. É sentimento. É parte da pele alvinegra. É prova viva de que, no Corinthians, até um “maluco” pode virar lenda.

Estatísticas do Emerson Sheik no Corinthians

Campeonato Paulista: 2013

Jogos disputados: 217

Gols marcados: 28

Assistências: 18

Títulos conquistados:

Campeonato Brasileiro: 2011

Copa Libertadores da América: 2012

Mundial de Clubes FIFA: 2012

Recopa Sul-Americana: 2013

Sheik, atualmente.

Saiba mais: https://www.meutimao.com.br/idolos-do-corinthians/emerson_sheik

Continue sua leitura: https://almacorinthiana.com.br/dr-socrates/

The post Emerson Sheik: 2012 na história! first appeared on Alma Corinthiana.